Copyright: Copyright © 2000 Лаборатория Касперского


CONT


Kaspersky AV Control Centre
Kaspersky AV Control Centre обеспечивает централизованный контроль за всеми продуктами семейства Антивирус Касперского на рабочей станции. Он позволяет составить гибкое расписание запуска модулей, а также обновления антивирусных баз данных. Программа работает под управлением операционных систем Microsoft Windows 95, Windows 98 и Windows NT.


Антивирус Касперского
Антивирус Касперского – пакет антивирусных программных продуктов фирмы Лаборатории Касперского, которые предназначены как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных сетей. Подробную информацию об Антивирусе Касперского Вы можете получить на http://www.kaspersky.ru/products.asp. Кроме того, Вы можете купить Антивирус Касперского в on-line магазине http://store.kaspersky.com/.


Антивирусные базы
Антивирусные базы содержат информацию, позволяющую обнаруживать и удалять большое количество вирусов. Лаборатория Касперского еженедельно обновляет антивирусные базы информацией о новых вирусах.


Вперед
Далее – перейти к следующему окну программы-мастера.


Выбор объектов для обновления

В самой нижней части дерева настроек окна "Подключение" располагаются три опции, а именно:

Обновить антивирусные базы – копировать и установить с сервера обновлений антивирусные базы данных;

Обновить исполняемые файлы – копировать и установить с сервера обновлений исполняемые модули.

Перезагрузить компьютер (если потребуется) - автоматически перезагрузить (при необходимости) компьютер после установки обновления программного обеспечения.

  Обратная связь


Готово
Готово – завершить сеанс работы с программой.


Дерево настроек
Дерево настроек - элемент управления, который представляет данные в виде дерева, узлами которого являются стандартные элементы управления (кнопки, списки, переключатели и т.п.). Такой элемент управления разработан программистами "Лаборатории Касперского" на базе универсальной технологии интерактивного представления данных и управления ими, предназначенной как для начинающих, так и для опытных пользователей. Эта технология позволяет сочетать преимущества иерархического структурирования информации и возможностей стандартных элементов управления.


Диалоговое окно "Редактирование списка URL"

Список серверов можно отредактировать. Для этого следует нажать на кнопку [image] URL дерева настроек, после чего на экране появляется диалоговое окно Редактирование списка URL.

Для работы со списком используются следующие кнопки диалогового окна или соответствующие пункты динамического меню:

 – добавить в список новый адрес;

 – редактировать текущий адрес списка;

 – удалить текущий адрес списка;

 – переместить текущий адрес списка на одну строку вверх;

 – переместить текущий адрес списка на одну строку вниз;

OK – закрыть диалоговое окно, сохранив сделанные изменения;

Oтмена – закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.

  Обратная связь


Запуск программы обновлений
Запуск программы обновления

Существует несколько способов запуска программы обновления, а именно:

запуск из главного меню Windows;

автоматический запуск из Kaspersky AV Control Centre;;

запуск программы из командной строки;

запуск из других приложений пакета Антивирус Касперского.

Для запуска программы обновления из главного меню Windows перейдите в меню “Пуск” (“Start”), далее перейдите в подменю “Программы” (“Programs”), а затем в группе “Kaspersky Anti-Virus” запустите пункт “Kaspersky Anti-Virus Updater”.

Если Вы установили Kaspersky AV Control Centre, то можно создать задачу для автоматического запуска программы обновления.

Можно также запустить программу обновления из командной строки. Для этого перейдите в общую папку Антивируса Касперского, а затем запустите файл avpupd.exe. Общая папка может, например, располагаться по следующему пути: “C:\Program Files\Common Files\KAV Shared Files”.

  Обратная связь


Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" является крупнейшим российским разработчиком антивирусных систем безопасности: Более половины российских пользователей выбрали качество и надежность наших продуктов. Как независимое юридическое лицо компания была основана летом 1997 г. Разработка и коммерческое распространение основного продукта “Лаборатории Касперского” — Антивируса Касперского, началась в 1989 г. В настоящее время "Лабораторию Касперского"  представляют более 100 дилеров и дистрибьюторов из России и стран бывшего СССР.  С 2000 года Лаборатория Касперского позволяет владельцам web-страниц, присоединившимся к Affiliate программе, распространять Антивирус Касперского через Интернет и получать за это прибыль. Более подробную информацию вы можете получить в Internet на http://www.kaspersky.ru.

Адрес: Россия, 123363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10

Отдел продаж:	+7 (095) 797-8700 +7 (095) 948-4331	sales@kaspersky.com
Отдел технической поддержки:	+7 (095) 797-8707	support@kaspersky.com
Отдел маркетинга и рекламы:	+7 (095) 948-5650	info@kaspersky.com
Антивирусная лаборатория (только для отправки новых  вирусов в архивированном виде):		newvirus@kaspersky.com


Назад
Назад – вернуться к предыдующему окну программы-мастера.


Назначение программы обновлений
Назначение программы обновления

Программа обновления Kaspersky Anti-Virus Updater (Kaspersky AV Updater) входит в состав Антивируса Касперского и предназначена для автоматизированного обновления антивирусных баз данных, которые содержат описания вирусов и методов их лечения, а также для обновления компонент пакета Антивирус Касперского.

Программа обновления производит копирование антивирусных баз данных и исполняемых модулей через Internet (с использованием сетевого или удаленного подключения), из локальной папки или с сервера антивирусной сети, работающей под управлением Kaspersky Administration Kit.

  Обновление через Internet

  Обновление из локальной папки

  Обратная связь


Настройка источника обновлений

 URL – настройка источника обновлений.

Обновления могут производиться с одного из серверов обновлений, занесенного в список. Чтобы просмотреть список, раскройте ветвь URL дерева настроек. Список можно отредактировать.

 Использовать случайный URL из списка как стартовый – при обновлении по умолчанию используется адрес первого по списку сервера обновлений. В случае неудачи – второй, и т.д. Ошибка доступа к серверу появится на экране только если не удалось подключиться ни к одному из серверов. Если Вы включите флажок [image] Использовать случайный URL из списка как стартовый, то в качестве первого сервера программа будет использовать случайно выбранный из списка.

  Обратная связь


Настройка локальной сети

Настройка локальной сети – этот элемент дерева настроек позволяет настроить подключение к Internet-провайдеру, используя локальную сеть. Можно либо взять настройки из панели управления (Control Panel), либо настроить подключение вручную, соответственно.

Использовать параметры из закладки 'Интернет' в панели управления – получить параметры соединения из панели управления;

Настроить вручную – настроить параметры соединения вручную. Если была выбрана ручная настройка, то необходимо произвести настройку следующих параметров соединения:

Использовать прокси-сервер – использовать прокси-сервер или Firewall для установки соединения c Internet-провайдером;

Адрес – адрес прокси-сервера (или Firewall), через который будет происходить соединение, причем адрес можно вводить, используя десятичную запись (например, 125.5.29.1), либо используя полную доменную запись (например, test.russia.ru), либо используя краткую запись (например, test);

Порт – порт для соединения с прокси-сервером (или с Firewall);

Авторизация – настройка индивидуальных параметров пользователя;

Имя пользователя – имя прокси-пользователя (или пользователя Firewall);

Пароль – пароль для доступа к прокси-серверу (или Firewall);

HTTP-прокси с поддержкой протокола FTP – доступ к FTP-серверу через HTTP-прокси-сервер (CERN-прокси);

За более подробной информацией о настройках соединения обратитесь к системному администратору Вашей сети.

  Обратная связь


Настройка параметров соединения с Internet-провайдером

Соединение – В зависимости от того, каким образом Вы планируете осуществлять соединение с сервером обновлений, необходимо настроить параметры подключения к Internet-провайдеру, а именно:

Настройка удаленного доступа – настроить удаленное подключение к Internet-провайдеру;

Настройка локальной сети – настроить подключение к Internet-провайдеру, используя локальную сеть.

Использовать пассивный режим FTP – использовать пассивный режим для работы с FTP-сервером (это особенно актуально для пользователей, которые подключаются к Internet-провайдеру через прокси-сервер или Firewall).

  Обратная связь


Настройка удаленного доступа

Настройка удаленного доступа – этот элемент дерева настроек позволяет настроить удаленное подключение к Internet-провайдеру. При настройке удаленного подключения можно включить следующие флажки:

Автоматически устанавливать соединение при запуске – автоматически дозваниваться до Internet-провайдера сразу после запуска процесса обновления; Если Вы выбрали режим удаленного подключения к Internet-провайдеру с автоматическим дозвоном, то после запуска процесса обновления программа вызовет стандартную утилиту удаленного доступа (в том случае, если Вы не установили другую).

Автоматически разрывать соединение при выходе – автоматически разрывать соединение (класть трубку модема) по окончании процесса обновления.

  Обратная связь


Об этой справочной системе

В данной справочной системе описывается назначение, способы настройки и эксплуатации утилиты обновления. В тексте используются следующие выделения:

жирный шрифт	для заголовков окон, названий программ, имен файлов и т.п.	После нажатия на данную кнопку программа откроет стандартное окно “Обзор  папок”, в котором Вы сможете выбрать папку с обновлениями.
Внимание!	для примечаний  и важной информации.	За более подробно информацией о настройках соединения обратитесь к системному администратору Вашей сети.
· Пункт 1; · Пункт 2;	для перечислений.	· запуск из главного меню Windows; · автоматический запуск из Центра Управления;
  Обратная связь


Обновление из локальной папки

Обновлять из локальной папки – этот элемент  дерева настроек позволяет задать полный путь к папке, из которой будет производиться обновление:

Нажмите на данную кнопку. После этого откроется диалоговое окно Обзор папок, в котором необходимо выбрать папку, из которой будет производиться обновление.

  Обратная связь


Обновление через Интернет

Обновлять через Internet – если Вы выбрали обновление через Internet, необходимо произвести настройку данного режима.

 URL – настройка источника обновления (протокол, имя сервера и т.п.).

Имя пользователя – имя пользователя для доступа к серверу обновлений.

Пароль –пароль для доступа к серверу обновлений.

Соединение – настройка параметров соединения с удаленным сервером.

  Обратная связь


Общая папка Антивируса Касперского
Общая папка Антивируса Касперского называется “KAV Shared Files”. Общая папка может, например, располагаться по следующему пути: “C:\Program Files\Common Files\KAV Shared Files”.


Окно "Завершение работы мастера Kaspersky AV Updater”
Окно “Завершение работы мастера Kaspersky AV Updater”

Окно “Завершение работы мастера Kaspersky AV Updater” появляется последним. В данном окне можно просмотреть отчет о процессе обновления – для этого надо нажать на кнопку Отчет.

Для завершения сеанса работы с программой нажмите кнопку “Готово”. В том случае, если Вы установили флажок “Зайти на Web-сайт Лаборатории Касперского”, будет автоматически открыто окно Вашего браузера с WEB-страницей Лаборатории Касперского.

  Обратная связь


Окно “Вас приветствует мастер Kaspersky AV Updater”

Сразу после запуска программы обновления открывается первое окно мастера: Вас приветствует мастер Kaspersky AV Updater.

В этом окне Вы можете увидеть, какие компоненты пакета будут обновлены и из какого источника пройдет обновление. Если Вы хотите изменить какие-либо настройки программы, установите флажок [image] Изменить предложенные настройки. В противном случае все шаги мастера, связанные и изменением настроек, будут пропущены.

  Обратная связь


Окно “Параметры”

В окне  “Параметры” можно настроить дополнительные возможности программы обновления антивирусных баз.

Создавать отчет – вести отчет о процессе обновления.

 Файл отчета – ввод информации об имени и расположении файла отчета.

Добавить – добавлять информацию к существующему файлу отчета или каждый раз создавать новый файл.

Размер не более (Кб) – максимальный размер файла отчета. При достижении данного размера файл отчета будет перезаписан.

Дополнительно – настройка интерфейса пользователя;

Показывать окно выполнения – выводить окно “Получение обновлений”.

Нажмите на кнопку Далее для продолжения процесса обновления.

  Обратная связь


Окно “Подключение”

Если Вам потребовалось изменить заданные по умолчанию настройки, Вы можете сделать это в окне “Подключение”.

Окно Подключение позволяет задать способ и предмет обновления. Поясним назначение каждого пункта на первом уровне дерева настроек:

Обновлять через Internet – произвести обновление через Internet.

Обновлять из локальной папки – произвести обновление из локальной папки.

Обновлять антивирусные базы – обновить антивирусные базы данных.

Обновлять исполняемые файлы –  обновить исполняемые модули пакета Антивирус Касперского.

Перезагрузить компьютер (если потребуется) – перезагрузить компьютер, если это будет необходимо после обновления исполняемых модулей программного комплекса.

После настройки параметров в данном окне нажмите на кнопку Далее.

  Обратная связь


Окно ”Получение обновлений”
Окно “Получение обновлений”

Окно “Получение обновлений” появляется лишь в том случае, если в окне “Параметры” в элементе “Дополнительно” Вы установили флажок “Показывать окно выполнения”.

Окно “Получение обновлений” состоит из четырех частей, показывающих стадии выполнения процесса обновления антивирусных баз:

Соединение с сервером – соединение с сервером, с которого будет осуществляться копирование файлов;

Загрузка файла… - копирование файлов с сервера на компьютер (сверху отображается имя копируемого файла, а снизу – процент выполнения процесса обновления);

Установка файла… - установка файлов на компьютер (сверху отображается название устанавливаемого файла, а снизу степень выполнения операции);

Разрыв соединения… - окончание сеанса связи.

Слева от названия стадии располагается значок, отображающий степень выполнения (отсутствие значка означает то, что программа обновления еще не дошла до выполнения этой части процесса). Значок [image] указывает на успешное окончание данной части процесса, а значок [image] указывает на то, что программа обновления выполняет эту часть процесса в данное время.

  Обратная связь


Описание интерфейса программы обновления

Интерфейс программы обновления выполнен в стиле программы-мастера для Windows (Windows Wizard) и состоит из последовательности окон (шагов), переключение между которыми осуществляется при помощи кнопок “Назад” и “Далее”, а завершение обновления при помощи кнопки “Готово”. Для прекращения работы программы на любом этапе служит кнопка “Отмена”.

В средней части некоторых окон располагается дерево настроек. Данный элемент управления содержит настройки, сгруппированные в иерархическое дерево.

  Обратная связь


Открыть WEB
Зайти на Web-сайт Лаборатории Касперского – открыть окно Internet Explorer с WEB-страницей Лаборатории Касперского.


Отмена
Отмена – выйти из программы-мастера.


Отчет
Отчет – просмотреть отчет о процессе обновления.


Справка
Справка – вызвать справочную систему.


Техническая поддержка

Вы можете обратиться к нашим дистрибьюторам или непосредственно в ЗАО “Лаборатория Касперского”, где Вам будут предоставлены подробные консультации. Вы получите полные и исчерпывающие ответы на все вопросы по поводу установки, настройки и эксплуатации данного программного продукта.

Адрес: Россия, 123363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10.

Телефоны: +7 (095) 797-8707

Электронная почта: support@kaspersky.com.


Фидбэк
Вы можете отправить Ваши предложения по улучшению данной справочной системы в Лабораторию Касперского на электронный адрес. support@kaspersky.com.